WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

David, Henriette; Hertz, Henriette
identifier: 1210732491
birth: 1785, Fürth
death: 1844, Hamburg
sex: f
residence: Hamburg
- verheiratet mit David Salomon Michael David in dessen 3. Ehe
- Mutter des Geigers Ferdinand David, der Pianistin Louise Dulcken sowie der Geigerin Therese Meyer (geb. um 1815)