WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Louis-Philippe I., König von Frankreich; Louis-Philippe, Herzog von Orléans
identifier: 11864064X
birth: 1773-10-06, Paris
death: 1850-08-26, Claremont House
sex: m
residence: Paris