WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

128881534 Maria Theresia, Kaiserin von Österreich Maria Theresa Marie Therese Prinzessin Maria Theresia von Neapel und beider Sizilien Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches [ab 1790 bis zu ihrem Tod zweite Gemahlin von Kaiser Franz II./ I.]