WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

119301199 Kunzen, Friedrich Ludwig Aemilius Kuntzen, Friedrich Ludwig Aemilius [Sohn von Adolph Carl Kunzen; 1793 Heirat mit der Sängerin Johanna Margaretha Antonetta Zuccarini (ca. 1766–1842); 1796 Nachfolger von Joh. Abrah. Peter Schulz als königl. dänischer Kapellmeister.]