WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118558390 Joseph I., deutscher Kaiser Joseph I., König von Ungarn Joseph I., König von Kroatien Joseph I., König von Böhmen [Regierungszeit als Kaiser 1705–1711]