WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Joseph I., deutscher Kaiser; Joseph I., König von Ungarn; Joseph I., König von Kroatien; Joseph I., König von Böhmen
identifier: 118558390
birth: 1678-07-26, Wien
death: 1711-04-17, Wien
sex: m
occupation: deutscher Kaiser
residence: Wien
Regierungszeit als Kaiser 1705–1711