WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Horn, Charles Frederick
identifier: 128778458
identifier: BachDigitalPerson_agent_00000323
birth: 1762-04-13, Nordhausen
death: 1830-08-05, Windsor
sex: m
occupation: Musikpädagoge
occupation: Organist
occupation: Komponist
residence: Windsor
Ab 1824 Organist der St. Georges-Kapelle im Schloss Windsor.