WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118553356 BachDigitalPerson_agent_00002867 Homilius, Gottfried August [Ab 1742 Organist der Dresdner Frauenkirche; ab 1755 Kreuzkantor und Musikdirektor an den drei Hauptkirchen Dresdens.]