WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Homilius, Gottfried August
identifier: 118553356
identifier: BachDigitalPerson_agent_00002867
birth: 1714-02-02, Rosenthal
death: 1785-06-02, Dresden
sex: m
occupation: Komponist
occupation: Kantor
occupation: Organist
residence: Dresden
Ab 1742 Organist der Dresdner Frauenkirche; ab 1755 Kreuzkantor und Musikdirektor an den drei Hauptkirchen Dresdens.