WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118780743 Ludwig XVIII., König von Frankreich Louis XVIII. Stanislas Xavier, Roi de France Stanislas Xavier, Graf von Provence [1814 bis 1824 König von Frankreich; 1771 Ehe mit Maria Josepha von Savoyen.]