WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Ludwig XVIII., König von Frankreich; Louis XVIII. Stanislas Xavier, Roi de France; Stanislas Xavier, Graf von Provence
identifier: 118780743
birth: 1755-11-17, Versailles
death: 1824-09-16, Paris
sex: m
occupation: König von Frankreich
residence: Versailles
1814 bis 1824 König von Frankreich; 1771 Ehe mit Maria Josepha von Savoyen.