WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rosenbaum-Gaßmann, Therese; Rosenbaum-Gaßmann, Maria Theresia Josepha; Gaßmann, Maria Theresia Josepha
identifier: 138600236
birth: 1774-04-01, Wien
death: 1837-09-08, Wien
sex: f
occupation: Sängerin (Sopran)
residence: Wien
- Tochter des Komponisten Florian Leopold Gaßmann
- Schwester der Sopranistin Anna Maria Gaßmann (1771–1858)
- Gesangsschülerin von Antonio Salieri
- an der Wiener Hofoper engagiert von 1790 bis 1824
- 1800 Heirat mit dem Sekretär des Fürsten Esterházy Joseph Carl Rosenbaum
- 1801 hatte sie im damals zur Wiener Hofoper gehörenden Kärntnertortheater besonderen Erfolg als Königin der Nacht in Mozarts Zauberflöte