WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Atkins, William[^1]
[^1: - Mai/Juni 1784 beteiligt an den Oratorios im Covent Garden Theatre in London
- ab Mai 1794 als Darsteller am Drury Lane Theatre nachgewiesen; von London aus Gastauftritte in Bath und Bristol
- 9. August 1796 in Bristol Heirat mit der Sängerin Eliza Warrel (Trennung des Paars um 1805)
- ab 1799 am Covent Garden Theatre engagiert, dort über 30 Jahre tätig
- wirkte in der Uraufführung von Webers Oberon 1826 in London als Amrou (2. Sarazene) mit]