WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

11723589X Taubert, Wilhelm Taubert, Carl Gottfried Wilhelm [Seit 1831 Dirigent der Hofkonzerte in Berlin und seit 1842 Dirigent der Hofoper und Leiter der von ihm gegründeten Symphonie-Konzerte, 1845–1869 Hofkapellmeister, seit 1875 hatte er den Vorsitz der musikalischen Abeilung der Akademie der Künste Berlin.]