WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117333905 Whistling, August Whistling, August Theodor [1855–1860 Leitung des Verlags C. F. Peters; von 1860 bis zu seinem Tod leitete er u.a. den F. Whistling Verlag (Leipzig), welcher 1893 wiederum an Peters verkauft wurde]