WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117346748 Wieck, Marie Wieck, Johanna Marie [Schülerin ihres Vaters Friedrich Wieck, debütierte 1843 in einem Konzert ihrer Halbschwester Clara Schumann, lebte als Klavier- und Gesangslehrerin in Dresden, war Fürstlich Hohenzollernsche Hofpianistin.]