WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1037754050 Forcade de Biaix, Friedrich von Forcade de Biaix, Friedrich Wilhelm Leopold Konstantin Quirin Freiherr von[^1]
[^1: - ältester Sohn des Generallietenants (Friedrich) Heinrich (Ferdinand) Leopold von Forcade de Biaix (1747–1808) und dessen Frau Wilhelmine, geb. von Koschembahr und Skorkau aus dem Hause Ossen (geb. 1762)
- 1797 bis 1804 im preußischen Militärdienst, 1804 Ernennung zum Kammerherrn
- seit 1804 verheiratet mit Amalie (Ernestine Wilhelmine Elisabeth), geb. von Poser und Groß-Nädlitz (1785–1818)
- übernahm nach dem Tod des Vaters die Drostei Neuenrade in der Grafschaft Mark
- 1813 bis 1815 erneut Militärdienst
- ab 1. Juni 1822 kurzfristig Leiter der Breslauer Theaterdirektion (als Dramaturg)]