WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117224596 Steck, Georg Steck, Johann Georg Andreas[^1]
[^1: - Sohn des Friseurs Johann Georg Andreas Steck (1747–1812); jüngerer Bruder des Friseurs Conrad Carl Andreas Steck (1782–1810)
- ab ca. 1810/11 bis 1816 Schauspieler und Sänger am Theater Regensburg
- ab August 1816 am Hoftheater Darmstadt, Fach: Intriganten, Chevaliers, komische Rollen; 1831 pensioniert, aber auch später noch auf der dortigen Bühne aktiv (bis 1848/49), ab 1848 Mitglied des Hoftheater-Comités
- Tochter (Ludovike Therese) Marie (geb. 25. Mai 1818, get. am 29. Mai 1818 in Regensburg) hatte ihr Bühnendebüt 1823 in Darmstadt und war dort später bis Mai 1882 engagiert]