WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

117353752 Wiedemann, Luise Michaelis, Luise[^1]
[^1: - Tochter des Harburger Arztes G. P. Michaelis
- seit 28. März 1796 verheiratet mit Rudolf Wiedemann; gemeinsame Kinder: Emma (1798–1844, verh. Welcker), Minna (1802–1875, verh. Welcker), Theone (1812–1847)]