WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1170693016 Kunze, Gustav Albert Kunze, Heinrich Gustav Albert[^1]
[^1: - Sohn des Militärmusikers Gustav Kunze und dessen Frau (Auguste) Emilie, geb. Moses (1807–nach 1870)
- Schulbesuch in Dresden, daneben musikalische Ausbildung durch den Vater
- ab ca. 1848 Mitglied des Laade’schen Musikchors in Dresden
- November 1857 bis 1887 zweiter Fagottist des Leipziger Theater- und Konzertorchesters
- Musikdirektor der Freimaurerloge Apollo in Leipzig]