WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Urbany, August Urbany, Friedrich August[^1]
[^1: - 1803 als Schüler von Möser in Berlin dokumentiert, gab dort am 18. November ein Konzert als Geiger; im März 1806 Konzertauftritt in Wien
- zunächst erster Geiger im Orchester des Theaters in Pest und Ofen (ab mindestens 1815), trat auch als Solist in Konzerten auf (u. a. 1818), auch als Musiklehrer tätig (u. a. Violin-Lehrer von Joseph Strauß)
- 1823 bis 1829 sowie 1831 bis 1836 (zunächst zweiter, spätestens ab 1826 erster) Kapellmeister, Geiger und Klaviermeister in Pest; dirigierte zu seinem Benefiz die Erstaufführung des Oberon in Pest (18. Mai 1829)
- verheiratet mit Maria, geb. Mayer (1790–1855); gemeinsame Kinder: Amalie (Anna Susanna) (1819–1894), Rosine Friederika (1823–1903), Auguste (1826–1893)]