WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Huber, Hr.[^1]
[^1: - 1821/22 erster Bassist am Theater Preßburg und Baden
- ab 1822 erster Bassist am Josephstädter Theater, sang dort u. a. ab 20. August 1825 den Kuno im Freischütz; gehörte ab 1826 der vereinigten Gesellschaft des Josephstädter Theaters und des Theaters an der Wien an
- 1827 Wechsel vom Theater an der Wien nach Bremen, engagiert für Buffo- und Bariton-Partien, sang dort in der szenischen Erstaufführung des Oberon (23. Oktober 1827) den Scherasmin]