WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Sharp, Michael Sharpe, Michael[^1]
[^1: - 1813 bis 1830 als Solist in den Konzerten der Philharmonic Society in London genannt
- zweiter Oboist im King’s Theatre bis zur Pensionierung um 1832
- lt. Harmonicon, Nr. 32 vom August 1825 (Advertisements) als Orchestermusiker am Second Yorkshire Musical Festival (13. September 1825) beteiligt
- als Orchestermusiker an Webers Konzert am 26. Mai 1826 in London beteiligt]