WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Püschel, Franz Xaver; Pischel, Franz Xaver
birth: 1776-10-17
death: 1828
sex: m
occupation: Violoncellist
residence: Dresden
während der Gouvernementszeit (1813/15) in die Dresdner Hofkapelle aufgenommen, Anstellung im Dezember 1816 bestätigt, blieb dort bis zum Tod