WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Böhm, Theobald
identifier: 118512552
birth: 1794-04-09, München
death: 1881-11-25, München
sex: m
occupation: Flötist
occupation: Flötenbauer
occupation: Komponist
residence: München
- Sohn des Goldschmieds Karl Friedrich Böhm (1762–1829), Ausbildung im väterlichen Geschäft
- 1810 bis 1812 Flötenunterricht bei Capeller, ab 1818 Kompositionsunterricht bei Winter
- 1812 bis 1818 Flötist am Isartortheater in München
- ab 1818 Flötist der Hofkapelle in München, von 1830 bis 1848 erster Flötist
- unternahm zwischen 1821 und 1831 ausgedehnte Konzertreisen, u. a. 1823/24 gemeinsam mit Bernhard Molique u. a. nach Nürnberg (Dezember), Dresden (Anfang Januar), Leipzig (Mitte Januar), Berlin (Januar/Februar)
- schuf zahlreiche Kompositionen und Arrangements für die Flöte
- auch als Flötenlehrer tätig
- eröffnete 1828 eine eigene Flötenbauwerkstatt, entwickelte die nach ihm benannte Böhm-Flöte (konische Ringklappenflöte)