WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Klemm, Johann George
birth: 1756-01-24
death: 1828
sex: m
occupation: Trompeter
residence: Dresden
- Hoftrompeter in Dresden, stand 1816 als solcher bereits in Pension
- Mitglied der Dresdner Hofkapelle von Dezember 1816 bis zum Tod