WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Beethoven, Johanna van; Reiß, Johanna
birth: 1786-04-23, Wien
death: 1868-02-02, Wien
sex: f
residence: Wien
Verheiratet mit Kaspar Anton Karl v. Beethoven und Mutter von Karl.