WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Rubini, Giacomo[^1]
[^1: - älterer Bruder des berühmten Tenors Giovanni Battista Rubini
- sang zunächst in Italien (u. a. Mailand 1818)
- 1824/25 Hofsänger in München
- ab 25. Januar 1826 im italienischen Département der Hofoper Dresden; Antrittsvorstellung am 22. Februar als Don Ramiro in La Cenerentola von Rossini; blieb bis zur Auflösung der italienischen Oper im März 1832]