WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Mahler, Marie; Herrmann, Marie
birth: 1837-03-02, Leditsch an der Sasau
death: 1889-10-11, Iglau
sex: f
residence: Iglau
- Tochter von Abraham Herrmann (1807–1868) und dessen Frau Theresia (Berl), geb. Stern (1801/02–1875)
- seit 18. Februar 1857 verheiratet mit Bernhard Mahler
- Mutter von Gustav Mahler