WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1156386381 Paris, Giuseppe[^1]
[^1: - ab 1775 Bassist in der Bayerischen Hofkapelle in München (Konzert- und Kirchensänger); nach dem Tod des Kurfürsten Maximilian III. (1778) entlassen
- ab 22. September 1779 an der italienischen Hofoper in Dresden
- ab 1804 in Dresden überwiegend als Kirchensänger eingesetzt, aber noch bis 1822 auch im italienischen Opern-Departement tätig]