WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Künzel, Johann August
birth: 1763-08-23, Dresden
death: 1825-05-17, Dresden
sex: m
occupation: Schauspieler
occupation: Sänger (Tenor)
residence: Dresden
- Theaterdebüt 1780, seit 1790 bei Franz Seconda angestellt, der 1795 Künzels Schwester heiratete
- 1816 bis zu seinem Tod Schauspieler am Dresdner Hoftheater