WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1125647817 Hunt, Antonie Hunt, Maria Johanna Antonia Hundt, Antoinette Horack, Antonie[^1]
[^1: - Tochter des Geigers und Instrumenten-Inspektors Franz Carl Hunt und dessen Frau Maria Magdalena, geb. Fiedler von Westin
- Patenkind des Tenors Carlo Angiolini (1754–1808), möglicherweise erste Gesangsausbildung bei diesem
- 1813 erste Opernauftritte in Dresden
- ab 17. April 1814 bei der ital. Oper in Dresden; ab 1816 zusätzlich im deutschen Département der Hofoper tätig, blieb bis 1826
- seit 1824 verheiratet mit Friedrich Ludwig Horack]