WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118574892 Ludwig II., König von Bayern Ludwig II. Otto Friedrich Wilhelm, König von Bayern [Ludwig regierte vom 10. März 1864 bis 1886.]