WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

142392227 Dunkel, Franz Dunkel, Franz Hubertus Dunkel, Franciscus Dunckel, Franz[^1]
[^1: - von März 1788 bis ca. 1839 Mitglied der Dresdner Hofkapelle
- verheiratet mit Henriette Sophie, geb. Roth]