WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118804928 Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, Wilhelm zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, Wilhelm Ludwig Georg Graf zu Wittgenstein, Wilhelm Ludwig Georg Fürst zu[^1]
[^1: - zweiter Sohn von Johann Ludwig zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (1740–1796) und dessen Frau Friederike Louise Charlotte, geb. von Pückler-Limburg (1746–1772)
- studierte in Marburg Rechtswissenschaften
- preuß. Staatsmann, Vertrauter Friedrich Wilhelm III.
- 1797–1805 Oberhofmeister von Königin Luise bzw. ihrer Mutter Friederike von Hessen-Darmstadt
- 1810 Oberkammerherr
- ab 1812 als Geheimer Staatsrat Leiter der preußischen Polizei, 1814–1819 Polizeiminister
- 1819 bis 1851 Minister des Kgl. Hauses; in dieser Eigenschaft war er Vorgesetzter des Grafen Brühl
- blieb unverheiratet und starb kinderlos]