WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

119460777 Wilhelm I., Herzog von Nassau Wilhelm Georg August Heinrich Belgus, Herzog von Nassau [Von 1816 bis 1839 zweiter Herzog des 1806 gegründeten Herzogtums Nassau.]