WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118633058 Wilhelm I., König von Württemberg Friedrich Wilhelm Karl von Württemberg [1816–1864 als Wilhelm I. zweiter König von Württemberg]