WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Wiedebein, Gottlob; Wiedebein, Gottlieb
identifier: 120755106
birth: 1779-07-21, Eilenstedt
death: 1854-04-17, Braunschweig
sex: m
occupation: Organist
occupation: Kapellmeister
occupation: Komponist
residence: Braunschweig
- stammte aus einer Kantorenfamilie
- Chorknabe in Halberstadt und Magdeburg (unter Johann Friedrich Lebrecht Zachariä)
- weitere musikalische Ausbildung bei seinem Onkel, dem Organisten Johann Matthias Wiedebein in Braunschweig, sowie bei Schwanberger
- ab 1804 Organist an der Brüderkirche (nach dem Tod des Onkels)
- seit 20. Mai 1805 verheiratet mit Johanna Dorothea Elisabeth, geb. Quenstedt (1785–1867)
- 1810 dreimonatiger Wien-Aufenthalt (Kontakt zu Beethoven)
- ab 1816 Dirigent der herzoglichen Kapelle in Braunschweig, außerdem Dirigent am dortigen Theater ab 1818
- 1820 bis 1822 Italienreise
- ab 1822 wieder in Braunschweig, 1823 Ernennung zum Kapellmeister (ab 1832 aus gesundheitlichen Gründen im Ruhestand, Nachfolger wurde Methfessel)