WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weinkopf, Johann Michael[^1]
[^1: - Sohn des Lehrers und Organisten Johann Michael Weinkopf (ca. 1749–1822)
- 1801 Debüt am Theater an der Wien, dort nachfolgend engagiert (sang in der Uraufführung des Fidelio in der 1. und 2. Fassung 1805/06 den Don Ferrando); zwischen März 1807 und August 1808 auch erstmals Auftritte am Kärntnertortheater
- Mai 1814 bis März 1825 am Kärntnertortheater (Hofoper) tätig, gab an der Hofoper zudem von Januar 1829 bis Juni 1833 mit größeren Abständen ausgewählte kleinere Rollen (Januar bis März 1829, Januar und April/Mai 1830, Februar 1831 bis Februar 1832, Juni, August und Oktober 1832, März bis Juni 1833); zudem lt. Allg. Theaterzeitung (7. April 1848, S. 339) ab den 1840er Jahren (oder bereits früher?) Chormeister der Sängerknaben des Kärntnerthortheaters: er musste demnach für eine monatliche Summe von fünfzig Gulden C. M. […] zehn Chorknaben […] vier bis fünf Jahre lang zunächst unentgeltlich ausbilden, muß ihrem laufenden Unterrichte noch jetzt mehrere Stunden widmen (in dieser Position noch 1856 genannt)
- angeblich auch Sänger am Stephansdom
- 1823–1862 Regens chori an der Michaelerkirche (ab 1813 bereits Substitut des vorigen Regens chori Karl Strasser)
- führte ab 1824 eine eigene Musikschule im Michaelerhaus (Gesangslehrer)
- 1855 nochmals Auftritt als Liedsänger in Wien (nach jahrelanger Pause); vgl. Signale für die musikalische Welt (1856, Nr. 5, S. 48)
- Vater des Tenors Franz (Seraph) Weinkopf (1812–1884)]