WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Weber, Friedrich
birth: 1810-10-10, Mannheim
death: 1850-06-08, Reinheim (Odenwald)
sex: m
occupation: Kalkulator
occupation: Rentamtmann
residence: Gießen
residence: Heidelberg
residence: Gladenbach
residence: Lichtenberg
residence: Reinheim (Odenwald)
- erster Sohn von Gottfried Weber und dessen zweiter Frau Auguste
- Studium der Kameralwissenschaften in Gießen und Heidelberg; sein Staatsexamen wurde hinausgezögert, weil man ihn der Beteiligung an burschenschaftlichen Umtrieben verdächtigte
- 1839 konnte er schließlich seines erste Stelle als Kalkulator antreten
- 1842 stellvertretender Rentamtmann in Gladenbach, jedoch aus gesundheitlichen Gründen Versetzung nach Lichtenberg, 1849 nach Reinheim im Odenwald
- Krankheit führte jedoch zu seinem baldigen Tod
- verheiratet mit Louise Baur (1814–1883), der Ehe entstammten vier Söhne