WeGA, Tagebücher, Digitale Edition
author: Weber, Carl Maria von
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Der Erste May. von 8 Uhr bis 11 Uhr ConcertProbe der L: v. Biedenfeldt. von 11 ½ 2 Uhr Blinden von Toledo Abends das Concert. Overture D moll ging sehr gut. Pillnitzer Brandt[^1]. bis 12 Uhr gearbeitet und Schlambeizger vollendet.

[^1: Das alte Schloss Pillnitz (samt Schlosstheater) und der Venustempel fielen dem Brand zum Opfer, unversehrt blieben nur Wasser- und Bergpalais. Als Ersatz entstand in den folgenden Jahren das Neue Palais; als Spielstätte für das Hoftheater wurde die Pillnitzer Orangerie adaptiert.]