WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Friedrich, Herzog von Mecklenburg-Schwerin; Friedrich der Fromme
identifier: 100619258
birth: 1717-11-09, Schwerin
death: 1785-04-24, Ludwigslust
sex: m
residence: Ludwigslust
residence: Schwerin
- Sohn des Herzogs Christian Ludwig II. von Mecklenburg (1683–1756) und dessen Frau Gustave Caroline, geb. Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz
- 2. März 1746 Heirat mit Louise Friederike von Württemberg (1722–1791); die Ehe blieb kinderlos (Nachfolger wurde der Neffe Friedrich Franz I. von Mecklenburg)
- ab 1756 regierender Herzog von Mecklenburg-Schwerin
- verlegte 1764 die Residenz von Schwerin nach Ludwigslust