WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Redern, Wilhelm Jakob Moritz Graf von
identifier: 139012222
birth: 1750-01-02
death: 1819-09-06
sex: m
occupation: Hofmarschall
residence: Berlin
residence: Rheinsberg
- Sohn von Sigismund Ehrenreich Graf von Redern (1719–1789) und dessen Frau Marie Jeanne, geb. de Horguelin (1727–1788)
- 1771 königlich preußischer Kammerherr
- 1774 außerordentlicher preußischer Botschafter am dänischen Hof
- später (bis 1802) Hofmarschall der Gemahlin von Prinz Heinrich von Preußen, Wilhelmine von Hessen-Kassel, in Rheinsberg
- heiratete am 4. Januar 1787 Albertine Magdalene Eleonore von Ziethen (1773–1819), Ehe geschieden
- heiratete am 8. Oktober 1799 Wilhelmine von Otterstedt (1772–1842)
- Söhne: Friedrich Wilhelm von Redern, Heinrich Alexander von Redern (1804–1888)