WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Herrmann, Bernhard Ludwig[^1]
[^1: - Sohn des Hamburger Dramatikers und Theaterdirektors Bernhard Anton Herrmann und dessen Frau Marie Henriette, geb. Ganganelli (1798–1876); Bruder der Schauspielerin Julie Herrmann (1823–1889, später verh. Lutze)
- Autor des Prologs zur Hamburger Jubiläumsaufführung des Freischütz am 5. Februar 1872
- 1876 Direktor des Carl-Schultze-Theaters in Hamburg (St. Pauli)]