WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Neumann, Anton[^1]
[^1: - von Frühjahr bis September 1796 am Hamburger Theater
- anschließend bis 1801 am Theater Altona (erster Tenorist), komponierte dort u. a. das Singspiel Das Mädchen nicht ohne den Ring (1798) und das Intermezzo Der falsche Werber
- von Februar 1801 bis April 1814 als Sänger an den Hoftheatern in Wien tätig, zunächst in ersten Tenorpartien; in der AmZ 1806 (Sp. 377) liest man: hat nun leider fast gar keine Stimme mehr, sang zunehmend Partien aus dem Buffofach (u. a. Monostatos, Pedrillo); auch Auftritte als Pianist
- verstarb als pensionierter Hofsänger an Lungenlähmung]