WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

118571877 Leopold II., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Peter Leopold Johannes Anton Joachim Pius Gotthard, Erzherzog von Österreich Peter Leopold, Großherzog von Toscana