WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Leopold II., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs; Peter Leopold Johannes Anton Joachim Pius Gotthard, Erzherzog von Österreich; Peter Leopold, Großherzog von Toscana
identifier: 118571877
birth: 1747-05-05, Wien
death: 1792-03-01, Wien
sex: m
residence: Wien