WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gerlach, Carl Ludvig[^1]
[^1: - Sohn von Heinrich Christian Gerlach und dessen zweiter Frau Johanne Lovise, geb. Michelsen (1809–1876)
- 1855 Bühnendebüt
- übernahm 1860 Proben in der königlichen Oper in Kopenhagen, dort von 1863 bis 1888 Chorleiter
- außerdem Singmeister (Gesangslehrer) an der Oper
- verheiratet mit der Sängerin Leocadie Gerlach, geb. Bergnéhr (1827–1919)]