WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1179793870 Müller, Elisabeth Catharina Rabert, Elisabeth Catharina[^1]
[^1: - Tochter des Organisten Johann Georg Rabert (1736–1789)
- heiratete 1788 den Nachfolger ihres Vaters als Organist an der Magdeburger Ulrichskriche August Eberhard Müller
- ging mit ihrem Ehemann 1794 nach Leipzig, 1810 nach Weimar
- besonders in Leipzig immer wieder Auftritte als Konzertsolistin (u. a. mit Klavierkonzerten von Mozart, Eberl, Beethoven)]