WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Miller, Friederike; Veibel, Dorothea Friederike; Kirchheim, Dorothea Friederike
birth: 1793
death: 1877
sex: f
residence: Berlin
residence: Dessau
- Tochter von Isaac Veibel / Kirchheim (gest. 1807) und dessen Frau Perle, geb. Wolff (gest. 1833); Schwester von Friedrich Theodor Kirchner
- verheiratet mit Julius Miller (spätestens ab 1822)